15 mm

Öse zum Aufhängen

137 mm sichtbare Höhe

4-Monats-Kalender Rückwand inkl. Kopfklappe
Endmaß 305 x 685 mm
zzgl. 3 mm Beschnitt umlaufend

Nutzformat Kopfklappe: 295 x 118 mm
Nutzformat: Bereich, in dem Logos und Text positioniert werden sollte.

Klebehilfe 285 x 10 mm – Bitte in der Druckdatei mit anlegen!

Kalendarium 290 x 112 mm

ca. 2,5 mm von der Nutlinie entfernt beginnen die Kalendarien

Kalendarium

7,5 mm sichtbare Seiten

22,5 mm sichtbare Höhe

Innerhalb der sichtbaren Höhe sollte oben und unten ein Abstand von  jeweils 4 mm für die Platzierung von Schrift und Logos eingehalten werden!