Öse zum Aufhängen

3-Monats-Kalender
Nutzformat: 276 x 180 mm
Endformat: 296 x 210 mm
Rohformat: 302 x 216 mm

Nutzformat: Bereich, in dem Text  positioniert werden kann.
Endformat: Größe der Drucksache nach dem Beschneiden.
Rohformat: Dateigröße inkl. Beschnittzugabe

Stanzung für Ringösenheftung